\documentclass[a4paper]{book}
\usepackage{makeidx}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{multicol}
\usepackage{float}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{alltt}
\usepackage{times}
\ifx\pdfoutput\undefined
\usepackage[ps2pdf,
            pagebackref=true,
            colorlinks=true,
            linkcolor=blue
           ]{hyperref}
\usepackage{pspicture}
\else
\usepackage[pdftex,
            pagebackref=true,
            colorlinks=true,
            linkcolor=blue
           ]{hyperref}
\fi
\usepackage[french]{babel}

\usepackage{doxygen}
\makeindex
\setcounter{tocdepth}{1}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\begin{document}
\begin{titlepage}
\vspace*{7cm}
\begin{center}
{\Large dolibarr Manuel de r\'{e}f\'{e}rence\\[1ex]\large 1.2.0 }\\
\vspace*{1cm}
{\large G\'{e}n\'{e}r\'{e} par Doxygen 1.3.7}\\
\vspace*{0.5cm}
{\small Thu Jul 15 14:51:57 2004}\\
\end{center}
\end{titlepage}
\clearemptydoublepage
\pagenumbering{roman}
\tableofcontents
\clearemptydoublepage
\pagenumbering{arabic}
\chapter{dolibarr Index des fichiers}
\input{files}
\chapter{dolibarr Documentation des fichiers}
\input{ldap_8lib_8php}
\include{mysql_8lib_8php}
\include{price_8lib_8php}
\include{thermometer_8php}
\include{webcal_8class_8php}
\printindex
\end{document}
